0.5 1 1.5 2 2.5 x 10^6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 x 10^4

n k embryo

6.5 6.6 x 10_4

1.9 2 2.1 x 10_4

632197 2080 2100 2120 2140 2160 2180