1 2 3 4

x 10^6 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 x 10^5

n k liver

1.3

1.32

x 10_5

3.66 3.68 3.7 3.72 3.74 3.76 3.78

x 10_4

1.21871e+06

4120 4140 4160 4180 4200 4220 4240